Хафез
Аз съм дервиш и не усетих…

Превод от персийски (фарси): Йордан Милев, 1969

chitanka.info

Аз съм дервиш и не усетих как се роди у мен страхът:

сърцето ми подобно заек — не може да намери път.

И пак трептя над мойта вяра, тъй както плачуща върба,

но тя като стрела се мята на лъковеждите в кръгът.

Аз знам: мечтае мисълта ми — едно море да покори,

но тя — не повече от капка, стои сама върху брегът!

Ах вий, ресници ранобудни, разбихте моите гърди,

но върху краищата ви остри блести на любовта дъждът.

И ако лекарите виждат как някъде тече кръвта,

защо поне ръка да няма, положена на мойта гръд,

пристегната от мъка? Грешен, сред разкаяние и срам

от себе си, със скръб ще вляза сред шумния кръчмарски кът.

За всичко тленно и презряно по малко си мисли, дервиш:

че не едно велико царство е отшумяло във прахът.

А ти, Хафез, нищ дух, не знаеш — и тъй любимата люби

с такава страст, каквато няма ни в този свят и нѝ — отвъд!

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

Лого на Моята библиотека
http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.